Title: Psychology / Diagnostik I / 07_Einzelfalldiagnostik
Tags: Diagnostik1::07_Einzelfalldiagnostik

Q: Was ist die Normstichprobe?
A: Eine große Stichprobe (n>400), auf deren Basis das Modell validiert und die Parameter geschätzt werden

Q: Mit welchen 2 Mitteln werden Konfidenzintervalle für Theta_Person aufgestellt?
A: Schätzfunktion für Theta_Person
Standardmessfehler SE dieser Schätzfunktion

Q: Was ist ein nützlicheres/intuitivers Maß für die Genauigkeit eine Tests als die Reliabilität des Summenwerts?
A: Der Standardmessfehler

Q: Welche Annahme müssen wir treffen, damit das Konfidenzintervall über die Ausprägung der latenten Variable das gewünschte Konfidenzniveau hat?
A: Die Itemantworten der festen Person sind unabhängig und normalverteilt

Q: Wie geht man in der Einzelfalldiagnostik bei mehrdimensionalen tau-kongenerischen Modellen vor?
A: Wenn Einfachstruktur vorliegt → in mehrere eindimensionale Modelle aufteilen
Sonst komplex

Q: Wann muss man bei der Einzelfalldiagnostik auf approximative Konfidenzintervalle zurückgreifen?
A: Wenn es keine Schätzwerte für den Standardmessfehler gibt und man diesen auch nicht berechnen kann

Q: Was ist der Nachteil an approximativen Konfidenzintervallen bei der Einzelfalldiagnostik?
A: Sie sind in vielen Fällen deutlich breiter als die modellbasierten Intervalle

Q: Welcher Unterschied ergibt sich bei der Interpretation des Konfidenzintervalls zwischen dem tau-kongenerischen und anderen Modellen?
A: Beim tau-kongenerischen ist der Erwartungswert und die Varianz festgesetzt, die Interpretation des Intervalls ist direkt einfacher (bei anderen Modellen müssen die Werte aus der Normstichprobe geschätzt werden)

Q: Was lässt sich über das Konfidenzniveau in der praktischen Anwendung der Einzelfalldiagnostik sagen?
A: Darf oft auch niedriger als 95% sein, 80% ist oft ausreichend

Q: Was sind Normwerte?
A: Vorgegebene Werte für den Erwartungswert und die Varianz von psychologischen Testergebnissen, in die Testergebnisse überführt werden können, um Vergleichbarkeit zu vereinfachen

Q: Was ändert sich bei der Umrechnung von Schätzwerte in Normwerte auch?
A: Der Standardmessfehler

Q: Was ist das Problem mit Protzenträngen?
A: Sie verwenden nur einen Punktschätzwert für die latente Variable

Q: Was kann die Umrechnung von Schätzwerten in Normwerte nicht ändern?
A: Die Interpretation bezüglich durchschnittlich, unterdurchschnittlich etc.

Q: Was sind kritische Differenzen?
A: Schlechte Alternativen zu Hypothesentests in der Einzelfalldiagnostik (Wenn sich die Werte um X unterscheiden, kann man von einem signifikanten Unterschied)